Vunena kapa LINZ Siva

Kapa ESSKIMO LINZ – jedan od naših omiljenih stilova

Hrvatski proizvod vrhunske kvalitete. Izrađena od idealne mješavine vune i akrila koja daje toplinu, prozračnost i mekoću. Ne grebe, ne rasteže se i ne sakuplja nakon nošenja. Podstavljena je trakom od poliestera s unutrašnje strane oko uha. Štiti od propuhivanja vjetra.